USE `data_center_aeon_admin`;

/*Table structure for table `basic_menu` */

DROP TABLE IF EXISTS `basic_menu`;

CREATE TABLE `basic_menu` (
  `id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `parent_menu_id` bigint DEFAULT NULL,
  `menu_name` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `menu_name_en` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `menu_name_jp` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `remark` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `menu_level` int DEFAULT '1' COMMENT '菜单级别',
  `flag` int DEFAULT '0' COMMENT '0-正常，1-删除',
  `create_time` bigint DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=43 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

/*Data for the table `basic_menu` */

insert  into `basic_menu`(`id`,`parent_menu_id`,`menu_name`,`menu_name_en`,`menu_name_jp`,`remark`,`menu_level`,`flag`,`create_time`) values (1,-1,'项目管理','项目管理','プロジェクト管理','项目管理',1,0,1659079777164),(2,-1,'楼宇模块','楼宇模块','ビルモジュール','楼宇模块',1,0,1659079777164),(3,-1,'设备模块','设备模块','設備モジュール','设备模块',1,0,1659079777164),(4,-1,'转发管理','转发管理','転送管理','转发管理',1,0,1659079777164),(5,-1,'数据来源管理','数据来源管理','データ源管理','数据来源管理',1,0,1659079777164),(6,1,'添加','添加','追加','项目管理-添加',2,0,1659079777164),(7,1,'编辑','编辑','編集','项目管理-编辑',2,0,1659079777164),(8,1,'删除','删除','削除','项目管理-删除',2,0,1659079777164),(9,1,'批量添加','批量添加','大量に追加','项目管理-批量添加',2,0,1659079777164),(10,2,'楼宇管理','楼宇管理','ビル管理','楼宇管理',2,0,1659079777164),(11,2,'楼层管理','楼层管理','フロア管理','楼层管理',2,0,1659079777164),(12,2,'房间管理','房间管理','部屋管理','房间管理',2,0,1659079777164),(13,2,'资产管理','资产管理','資産管理','资产管理',2,0,1659079777164),(14,10,'添加','添加','追加','楼宇管理-添加',3,0,1659079777164),(15,10,'编辑','编辑','編集','楼宇管理-编辑',3,0,1659079777164),(16,10,'删除','删除','削除','楼宇管理-删除',3,0,1659079777164),(17,11,'添加','添加','追加','楼层管理-添加',3,0,1659079777164),(18,11,'编辑','编辑','編集','楼层管理-编辑',3,0,1659079777164),(19,11,'删除','删除','削除','楼层管理-删除',3,0,1659079777164),(20,12,'添加','添加','追加','房间管理-添加',3,0,1659079777164),(21,12,'编辑','编辑','編集','房间管理-编辑',3,0,1659079777164),(22,12,'删除','删除','削除','房间管理-删除',3,0,1659079777164),(23,13,'添加','添加','追加','资产管理-添加',3,0,1659079777164),(24,13,'编辑','编辑','編集','资产管理-编辑',3,0,1659079777164),(25,13,'删除','删除','削除','资产管理-删除',3,0,1659079777164),(26,3,'设备管理','设备管理','設備管理','设备管理',2,0,1659079777164),(27,26,'添加','添加','追加','设备管理-添加',3,0,1659079777164),(28,26,'编辑','编辑','編集','设备管理-编辑',3,0,1659079777164),(29,26,'删除','删除','削除','设备管理-删除',3,0,1659079777164),(30,26,'批量添加','批量添加','大量に追加','设备管理-批量添加',3,0,1659079777164),(31,26,'批量删除','批量删除','一括削除','设备管理-批量删除',3,0,1659079777164),(32,3,'设备类别管理','设备类别管理','設備の種類管理','设备类别管理',2,0,1659079777164),(33,32,'添加','添加','追加','设备类别管理-添加',3,0,1659079777164),(34,32,'编辑','编辑','編集','设备类别管理-编辑',3,0,1659079777164),(35,32,'删除','删除','削除','设备类别管理-删除',3,0,1659079777164),(36,4,'添加','添加','追加','转发管理-添加',3,0,1659079777164),(37,4,'编辑','编辑','編集','转发管理-编辑',3,0,1659079777164),(38,4,'删除','删除','削除','转发管理-删除',3,0,1659079777164),(39,5,'添加','添加','追加','数据来源管理-添加',3,0,1659079777164),(40,5,'编辑','编辑','編集','数据来源管理-编辑',3,0,1659079777164),(41,5,'删除','删除','削除','数据来源管理-删除',3,0,1659079777164),(42,26,'设置告警模板','设置告警模板','アラームテンプレートの設定','设备管理-设置告警模板',3,0,1659079777164);


/*Table structure for table `basic_role` */

DROP TABLE IF EXISTS `basic_role`;

CREATE TABLE `basic_role` (
  `id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `company_id` bigint DEFAULT NULL,
  `role_name` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `description` varchar(500) DEFAULT NULL,
  `flag` int DEFAULT '0' COMMENT '0-正常，1-删除',
  `creator_id` bigint DEFAULT NULL,
  `create_time` bigint DEFAULT NULL,
  `modifier_id` bigint DEFAULT NULL,
  `modify_time` bigint DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

/*Table structure for table `basic_role_menu_relation` */

DROP TABLE IF EXISTS `basic_role_menu_relation`;

CREATE TABLE `basic_role_menu_relation` (
  `role_id` bigint DEFAULT NULL,
  `menu_id` bigint DEFAULT NULL,
  `creator_id` bigint DEFAULT NULL,
  `create_time` bigint DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

/*Table structure for table `basic_role_user_relation` */

DROP TABLE IF EXISTS `basic_role_user_relation`;

CREATE TABLE `basic_role_user_relation` (
  `user_id` bigint DEFAULT NULL,
  `role_id` bigint DEFAULT NULL,
  `creator_id` bigint DEFAULT NULL,
  `create_time` bigint DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
